Collapse Area, Blake Ridge SIS 7000 Color Sidescan-Sonar Mosaic

31 57’

31 54’

31 51’

31 48’

-75 48’ -75 39’

Universal Transverse Mercator UTM Zone 18 WGS84 Low High

31 57’

31 54’

31 51’

31 48’

-75 30’