00.20.40.60.81.01.21.4

TWT (s)

100200300400500600700800900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300 CDP 1994 San Francisco Bay Line 114b