SR HC

HSI Slope Dist

ihi ilo ihi ixiy ihi iloix iy ihi ilo

__,^{, , , , , ,} = ⋅ ⋅ −1 , , , , , , ix iy ilo ixiy

ihi ix iy D HSI = ∑ ∑ 0